ZEUS

-2 0 2 4 6

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=1 GeV^2 ZEUS ONLY fit

xg xS

-2 0 2 4 6

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

2.5 GeV^2

xS xg

0

10

20

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

7 GeV^2 tot. error uncorr. error

xS xg

xf

0

10

20

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

20 GeV^2

xS xg

0

10

20

30

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

200 GeV^2

xS xg

0

10

20

30

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1

2000 GeV^2

x

xS xg