ZEUS

0

0.5

1

1.5

10^{-2} 1

Q^2=200 GeV^2

0

0.5

1

1.5

10^{-2} 1

250 GeV^2

0

0.5

1

1.5

10^{-2} 1

350 GeV^2

0

0.5

1

1.5

10^{-2} 1

450 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 1

650 GeV^2

σ^ψ _{NC}

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 1

800 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 1

1200 GeV^2

0 0.25 0.5 0.75 1

10^{-2} 1

1500 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-2} 1

2000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-2} 1

3000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-2} 1

5000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-2} 1

8000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-2} 1

12000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-2} 1

20000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6

10^{-2} 1

30000 GeV^2

x

ZEUS NLO QCD fit tot. error ZEUS NC e^- p 98/99 ZEUS NC e^+ p 96/97